en	# 16 Distributed monitoring
pt-br	# 16 Monitoração distribuída

en	#### Overview Zabbix provides an effective and reliable way of monitoring a distributed IT infrastructure using Zabbix [proxies](/manual/distributed_monitoring/proxies). Proxies can be used to collect data locally on behalf of a centralized Zabbix server and then report the data to the server.
pt-br	#### Visão geral O Zabbix fornece uma maneira eficaz e confiável de monitorar uma infraestrutura de TI distribuída usando Zabbix [proxies](/manual/distributed_monitoring/proxies). Os proxies podem ser usados para coletar dados localmente em nome de um Zabbix server centralizado e, em seguida, reportar os dados ao server.

en	##### Proxy features When making a choice of using/not using a proxy, several considerations must be taken into account. | |Proxy| |--------|--| |*Lightweight*|**Yes**| |*GUI*|No| |*Works independently*|**Yes**| |*Easy maintenance*|**Yes**| |*Automatic DB creation*|**Yes**^1^| |*Local administration*|No| |*Ready for embedded hardware*|**Yes**| |*One way TCP connections*|**Yes**| |*Centralized configuration*|**Yes**| |*Generates notifications*|No| ^1^ Automatic DB creation feature works only with SQLite. Other supported databases require [manual setup](/manual/appendix/install/db_scripts). ::: noteimportant The Zabbix proxy is not aware of maintenance periods; see [Calculation of queues during maintenance](/manual/maintenance#calculation-of-queues-during-maintenance) for details. :::
pt-br	##### Funcionalidades do proxy Ao decidir usar ou não um proxy, várias considerações devem ser levadas em conta. | |Proxy| |--------|--| |*Leve*|**Sim**| |*GUI*|Não| |*Funciona independentemente*|**Sim**| |*Fácil manutenção*|**Sim**| |*Criação automática de BD*|**Sim**^1^| |*Administração local*|Não| |*Pronto para hardware embarcado*|**Sim**| |*Conexões TCP unidirecionais*|**Sim**| |*Configuração centralizada*|**Sim**| |*Gera notificações*|Não| ^1^ O recurso de criação automática de banco de dados funciona apenas com SQLite. Outros bancos de dados suportados requerem [configuração manual](/manual/appendix/install/db_scripts). ::: noteimportant O proxy Zabbix não reconhece períodos de manutenção; consulte [Cálculo de filas durante a manutenção](/manual/maintenance#calculation-of-queues-during-maintenance) para mais detalhes. :::